CREATE TABLE PUB_SEND_DETAIL (
  OSD_CODE 		varchar(20) NOT NULL 		COMMENT '校验码',
  OSD_USERID 	varchar(20) NOT NULL 		COMMENT '邮箱或带区号手机号',
  OSD_LASTTIME 	varchar(14) DEFAULT NULL 	COMMENT '发送时间',
  OSD_STATUS 	varchar(1) 	DEFAULT '0' 	COMMENT '0：未校验；1：已校验'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='短信流水表 ';