CREATE TABLE pub_msg_inf (
  PMI_ID 		varchar(20) 		NOT NULL 	COMMENT '消息ID',
  PMI_USERID	varchar(20) 		NOT NULL 	COMMENT '消息读取人（0000000000：全员读取， 其他根据客户号读取 ）',
  PMI_TYPE 		varchar(2) 			NOT NULL 	COMMENT '消息类型（01 ：通知类消息， 10 ：审核类消息）',
  PMI_VAL		Text 				NOT NULL 	COMMENT '消息内容',
  PMI_KEY		varchar(20) 			 		COMMENT '消息主键',
  PMI_STT		varchar(20) 		NOT NULL 	COMMENT '消息状态：00 未读取/未处理， 99 已读取/已处理',
  PMI_CREATE_USERID	 varchar(20) 	NOT NULL 	COMMENT '创建人',
  PMI_CREATE_TIME	 varchar(14) 	NOT NULL 	COMMENT '创建时间',
  PMI_MODIFY_USERID	 varchar(20) 	 			COMMENT '执行人',
  PMI_MODIFY_TIME	 varchar(14) 			 	COMMENT '最后修改时间',
  PRIMARY KEY (PMI_ID)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='消息记录表 ';
