CREATE TABLE PUB_DICTIONARY (
  DIC_ID 				varchar(20) 	NOT NULL 		COMMENT '词典主键',
  DIC_NAME 				varchar(120) 	NOT NULL 		COMMENT '参数名称',
  DIC_VALUE				varchar(500) 	NOT NULL 		COMMENT '参数实际值',
  DIC_CREATE_USER 		varchar(20)  					COMMENT '创建人',
  DIC_CREATE_TIME 		varchar(14)  					COMMENT '创建时间',
  DIC_MODIFY_USER 		varchar(20)  					COMMENT '最后修改人',
  DIC_MODIFY_TIME 		varchar(14)  					COMMENT '最后修改时间',
  DIC_STATE 			varchar(2) 		DEFAULT '00'	COMMENT '状态：00正常01失效',
  PRIMARY KEY (DIC_ID)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='词典表 ';
