CREATE TABLE im_user_role_rel (
  URR_USERID varchar(20) NOT NULL COMMENT '用户编号',
  URR_ROLEID varchar(20) NOT NULL COMMENT '角色编号',
  PRIMARY KEY (URR_USERID,URR_ROLEID)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='内管操作员角色关系表';
