CREATE TABLE im_flow_set (
  FLS_ID     		 varchar(20) 	NOT NULL COMMENT '子编号',
  FLS_FLOW_ID	 	 varchar(20) 	NOT NULL COMMENT '流程编号',
  FLS_NAME	    	 varchar(100) 	NOT NULL COMMENT '业务名称',
  FLS_ORDER_NUM    	 varchar(2) 	NOT NULL COMMENT '业务步骤顺序(1,2,3...越小越靠前)',
  FLS_ORDER_STT		 varchar(5) 	NOT NULL COMMENT '状态（根据自己的业务设定的状态）',
  FLS_STT			 varchar(1) 	NOT NULL COMMENT '是否开启1：开启 0：关闭',
  FLS_MODIFY_USER	 varchar(20) 	 		 COMMENT '最后修改人',
  FLS_MODIFY_TIME	 varchar(14) 			 COMMENT '最后修改时间',
  PRIMARY KEY (FLS_ID)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='流程设定表';
