CREATE TABLE im_flow_role (
  FLR_FLSID     	 varchar(20) 	NOT NULL COMMENT '流程业务编号im_flow_set.FLS_ID',
  FLR_ROLE_NO		 varchar(20) 	NOT NULL COMMENT '执行角色编号',
  FLR_MODIFY_USER	 varchar(20) 	 		 COMMENT '最后修改人',
  FLR_MODIFY_TIME	 varchar(14) 			 COMMENT '最后修改时间',
  PRIMARY KEY (FLR_FLSID, FLR_ROLE_NO)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='业务流程对应的执行角色';
