CREATE TABLE im_flow_init (
  FLW_ID     		 varchar(20) 	NOT NULL COMMENT '流程编号',
  FLW_NAME	 		 varchar(30) 	NOT NULL COMMENT '流程名',
  FLW_SEARCH_METHOD	 varchar(100) 	NOT NULL COMMENT '查询方法',
  FLW_EXE_METHOD	 varchar(100) 	NOT NULL COMMENT '执行方法',
  FLW_MODIFY_USER	 varchar(20) 	 		 COMMENT '最后修改人',
  FLW_MODIFY_TIME	 varchar(14) 			 COMMENT '最后修改时间',
  PRIMARY KEY (FLW_ID)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='流程初始化表';
