CREATE TABLE im_flow_inf (
  FLI_ID     		 varchar(20) 	NOT NULL COMMENT '流水号',
  FLI_BRANCH_ID      varchar(20) 	NOT NULL COMMENT '部门ID',
  FLI_TYPE     		 varchar(20) 	NOT NULL COMMENT '流程类型(00:合同 01:收款 02:付款 03:财务出入库单)',
  FLI_TABLE_NAME     varchar(300) 	NOT NULL COMMENT '表名',
  FLI_STT    	 	 varchar(2) 	NOT NULL COMMENT '状态（00:正常 01:停用）',
  FLI_REMARK    	 varchar(100) 	NOT NULL COMMENT '备注',  
  FLI_CREATE_USER	 varchar(20) 	NOT NULL COMMENT '创建人',
  FLI_CREATE_TIME	 varchar(14) 	NOT NULL COMMENT '创建时间',
  FLI_MODIFY_USER	 varchar(20) 	NOT NULL COMMENT '最后更新人',
  FLI_MODIFY_TIME	 varchar(14) 	NOT NULL COMMENT '最后修改时间',
  PRIMARY KEY (FLI_ID)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='执行流程记录表';
