CREATE TABLE ap_warehouse_inf (
  AWI_ID 				varchar(20) 	NOT NULL 		COMMENT '仓库编号',
  AWI_NAME 				varchar(100) 			 		COMMENT '仓库名称',
  AWI_TYPE               varchar(2)                     COMMENT '仓库类型:00普通仓库,01港口仓库',
  AWI_COMPANY_ID 		varchar(20) 		 			COMMENT '所属公司ID',
  AWI_REGION 			varchar(2) 						COMMENT '区域：00华东01华北02华南03华中',
  AWI_SITE_ID 			varchar(20) 		 			COMMENT '地址ID',
  AWI_CONTACT_ID 		varchar(20) 		 			COMMENT '联系人ID',
  AWI_REMARKS 			varchar(300) 		 			COMMENT '备注',
  AWI_CREATE_USER 		varchar(20)  					COMMENT '创建人',
  AWI_CREATE_TIME 		varchar(14)  					COMMENT '创建时间',
  AWI_MODIFY_USER 		varchar(20)  					COMMENT '最后修改人',
  AWI_MODIFY_TIME 		varchar(14)  					COMMENT '最后修改时间',
  AWI_STATE 			varchar(2) 		DEFAULT '00'	COMMENT '状态：00正常01失效',
  PRIMARY KEY (AWI_ID)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='仓库信息表';
