CREATE TABLE PUB_SENSITIVE_INF (
  PSI_NO 			varchar(10) NOT NULL 	COMMENT '编号',
  PSI_CONTENT 		varchar(300)  			COMMENT '敏感内容',
  PSI_STATE 		char(1)  				COMMENT '状态(0正常 1停用)',
  PSI_ISREPLACE 	char(1)  				COMMENT '是否替换',
  PSI_CREATE_USER 	varchar(10)  			COMMENT '录入人',
  PSI_CREATE_TIME 	varchar(14)  			COMMENT '录入时间',
  PSI_MODIFY_USER 	varchar(10)  			COMMENT '最后修改人',
  PSI_MODIFY_TIME 	varchar(14)  			COMMENT '最后修改时间',
  PRIMARY KEY (PSI_NO)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='敏感词信息表';
