CREATE TABLE PUB_LOGIN_INF (
  PLI_USERID 		varchar(16) NOT NULL 	COMMENT '用户标识：客户号+用户编号 主键',
  PLI_FIRSTLOGON 	varchar(14)  			COMMENT '首次登陆时间，格式为YYYYMMDDHHMISS',
  PLI_LASTLOGON 	varchar(14)  			COMMENT '上次成功登陆时间，格式为YYYYMMDDHHMISS',
  PLI_LASTFAIL 		varchar(14)  			COMMENT '上次登陆失败时间，格式为YYYYMMDDHHMISS',
  PLI_FAILTIMES 	int(11) DEFAULT '0' 	COMMENT '连续登陆失败次数默认值：0 ',
  PLI_COUNT 		int(11) DEFAULT '0' 	COMMENT '总成功登陆次数默认值：0 ',
  PLI_FREEZETIME 	varchar(14)  			COMMENT '冻结时间，格式为YYYYMMDDHHMISS',
  PLI_NEEDCAPTCHA 	varchar(1)  			COMMENT '是否需要校验验证码，默认值：0( 0：不需要 1:需要)',
  PLI_TAG 			varchar(50)  			COMMENT '登录设备标签',
  PLI_MOBILEOS 		varchar(50)  			COMMENT '移动端登录系统类型（1：ANDROID，2：IOS）',
  PRIMARY KEY (PLI_USERID)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='用户登录控制表 ';
