CREATE TABLE PUB_APPPAR (
  APR_NAME 			varchar(60) 						COMMENT '参数名称',
  APR_CODE 			varchar(30) 	NOT NULL 			COMMENT '参数代码',
  APR_VALUE 		varchar(100) 	NOT NULL 			COMMENT '参数实际值',
  APR_LANGUAGE 		varchar(10) 						COMMENT '参数语种',
  APR_SHOWMSG 		varchar(150) 						COMMENT '参数显示信息',
  APR_TYPE 			varchar(6) 							COMMENT '参数类别，暂不使用',
  APR_MFLAG 		char(1) 		DEFAULT '0' 		COMMENT '是否适用于移动端，0-不适用，1-适用',
  PRIMARY KEY (APR_CODE,APR_VALUE)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='应用参数表 ';
