CREATE TABLE `vm_push_news` (
  `VPN_FLOWNO` varchar(45) NOT NULL COMMENT '流水号',
  `VPN_CHANNEL` varchar(9) NOT NULL COMMENT '渠道（V01：售货机）',
  `VPN_IMEI_ADDR` varchar(75) DEFAULT NULL COMMENT '设备IMEI',
  `VPN_CARGONO` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '货道号',
  `VPN_CARGO_STATE` varchar(6) DEFAULT NULL COMMENT '推货(推温度)状态(00成功01失败)    ',
  `VPN_STATE` varchar(6) DEFAULT NULL COMMENT '消息推送状态(00成功01失败02已返回)',
  `VPN_CREATE_TIME` varchar(42) DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `VPN_MODIFY_TIME` varchar(42) DEFAULT NULL COMMENT '最后推送时间',
  `VPN_PUSH_URL` varchar(300) DEFAULT NULL COMMENT '推送url',
  `VPN_PUSH_CONTENT` varchar(900) DEFAULT NULL COMMENT '推送内容',
  `VPN_PUSH_TYPE` varchar(6) DEFAULT NULL COMMENT '推送类型(00接收01推送)',
  `VPN_DELIVERYNO` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT '推货编号',
  `VPN_PUSH_TEMPERATURE` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '推送温度',
  `VPN_TYPE` varchar(6) DEFAULT NULL COMMENT '类型(00推货01推温度)',
  PRIMARY KEY (`VPN_FLOWNO`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='推货信息表 '
