CREATE TABLE dw_report_inf (
	  DRI_ID 			varchar(20) 	NOT NULL 		COMMENT '编号',
	  DRI_UPLOAD_DATE 	varchar(8) 		 				COMMENT '上传时间',
	  DRI_FILE_NAME 	varchar(200) 		 			COMMENT '文件名称',
	  DRI_CREAT_USER 	varchar(20) 		 			COMMENT '导入人员',
	  DRI_BRANCH 		varchar(20) 		 			COMMENT '所属结构(班组)',
	  DRI_TYPE 			varchar(20) 		 			COMMENT '00台区停电01低电压',
	  DRI_STATE 		varchar(2) 		 default '0'	COMMENT '0正常1删除',
	  PRIMARY KEY (DRI_ID)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='报表数据';
