CREATE TABLE `sys_user_role` (
  `user_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '用户ID',
  `role_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '角色ID',
  PRIMARY KEY (`user_id`,`role_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='用户和角色关联表';