CREATE TABLE `sys_logininfor` (
  `info_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '访问ID',
  `user_name` varchar(50) DEFAULT '' COMMENT '用户账号',
  `ipaddr` varchar(50) DEFAULT '' COMMENT '登录IP地址',
  `status` char(1) DEFAULT '0' COMMENT '登录状态（0成功 1失败）',
  `msg` varchar(255) DEFAULT '' COMMENT '提示信息',
  `access_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '访问时间',
  `company_id` varchar(64) NOT NULL COMMENT '公司ID',
  PRIMARY KEY (`info_id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8857 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='系统访问记录';